NAME	MergeDIB

DESCRIPTION 'MergeDIB'

STUB	'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE	MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA	MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD

SEGMENTS
	_TEXT	PRELOAD MOVABLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192
